O programie...

Co robi

Jak to robi

Co daje...

Autor


Co robi...
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Co robi...

Program ROZPŁYW służy do analizy liniowych rozgałęzionych obwodów elektrycznych zasilanych okresowymi źródłami napięcia.

Główne cechy:

wbudowany edytor schematów

do 256 gałęzi w analizowanym obwodzie

12 typów funkcji SEM

swoboda definicji ustawień amplitudy i fazy początkowej dla każdego SEM

wspólna dla wszystkich SEM długość okresu


Jak to robi...
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Jak to robi...

Główne etapy analizy to:

−	rozwinięcie funkcji okresowych źródeł napięcia w trygonometryczne szeregi Fouriera,

metoda numeryczna: algorytm FFT Cooleya-Tukeya,

−	zastosowanie metody potencjałów węzłowych w postaci symbolicznej do wyznaczenia zespolonych współczynników szeregów Fouriera prądów i napięć gałęziowych

metoda numeryczna - algorytm Crouta – Doolittle’a rozwiązywania układów równań liniowych zespolonych,

−	odwrotna transformacja szeregów Fouriera prądów i napięć gałęziowych w celu uzyskania oryginałów ich funkcji,

metoda numeryczna - algorytm FFT Cooleya-Tukeya.


Co daje...
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Co daje...

Oblicza:

−	wartości skuteczne prądów,

−	wartości skuteczne napięć,

−	moce czynne,

−	moce bierne (wg Budeanu),

−	moce deformacji,

−	moce modułowe.

Prezentuje:

−	tabele wyników,

−	wykresy czasowe prądu i napięcia każdej gałęzi,

−	równania metody potencjałów węzłowych.

Generuje:

−	pliki tekstowe dla tabel wyników,

−	pliki graficzne w formatach BMP, WMF, EMF dla wykresów.


Autor
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Autor

                      ;-)


Funkcja okresowa

Funkcja okresowa to taka, której wartość zmienia się w równych okresach czasu tzn. spełnia warunek okresowości:

f(t) = f(t+ T)

Warunki okresowości Dirichleta:

−	skończona ilość ekstremów w okresie T,

−	skończona ilość przedziałów monotonicznych w okresie T,

−	skończona ilość punktów nieciągłości (wyłącznie pierwszego rodzaju) w okresie T – jako wartość funkcji w punkcie nieciągłości przyjmuje się średnią z lewo- i prawostronnej granicy funkcji w tym punkcie.


FFT

Fast Fourier Transform (szybka transformata Fouriera) – algorytm obliczania dyskretnego przekształcenia Fouriera.


Edycja schematu

Ogólnie

Szybki start

Wstaw

Zamień

Edycja parametrów

Zaznaczanie gałęzi

Przemieszczanie

Usuń

Usuń wszystko

Skok

Blokuj

Wyrównaj

Numeruj

Kopiuj

Wklej

Powiększ

Pomniejsz

Kolor zaznaczania

Czcionki

Cyfr po przecinku

Nowy

Otwórz

Zachowaj

Zachowaj jako


Edycja schematu - ogólnie
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Edycja schematu – ogólnie

Wbudowany w program, graficzny edytor schematów pozwala w łatwy sposób wprowadzić schemat pożądanego obwodu elektrycznego, ustalić parametry poszczególnych gałęzi i modyfikować je w miarę potrzeb. Edytor pozwala ponadto przechowywać wprowadzone schematy w plikach (*.SCH).

Większość czynności w edytorze wykonuje się przy pomocy myszy w sposób intuicyjnie zgodny z obsługą typowych aplikacji w systemie Windows 95/98/NT.

Szybki start

•	Aby wstawić nową gałąź kliknij myszą na wybranym symbolu na pasku zadań – gałąź pojawi się w lewym górnym narożniku przewijalnego okna roboczego.

•	Aby umieścić gałąź w pożądanym miejscu po prostu przeciągnij ją myszą.

•	Nie musisz zachować specjalnie dużej precyzji, program sam skoryguje wzajemne położenie elementów obwodu w momencie przejścia do analizy, ale możesz sam wywołać tę operację poleceniem Wyrównaj

•	Zauważ, że aby zaznaczyć pojedynczą pożądaną gałąź wystarczy umieścić nad nią kursor myszy. Parametry tej gałęzi wyświetlane są na pasku statusowym, na dole okna edytora.

•	Parametry gałęzi najprościej modyfikować za pośrednictwem menu podręcznego, które uaktywnisz prawym przyciskiem myszy z kursorem umieszczonym na wybranym elemencie. Wybierz polecenie Edytuj parametry [image].

•	Aby zaznaczyć grupę elementów zakreśl myszą z wciśniętym lewym przyciskiem i jednocześnie przytrzymanym klawiszem SHIFT prostokątny obszar na schemacie. Pamiętaj, przemieszczanie zbyt dużej grupy elementów nie wychodzi gładko.

•	Skoryguj zaznaczenie klikając myszą na poszczególnych elementach z jednocześnie przytrzymanym klawiszem CTRL.

•	Zlikwiduj zgrupowanie naciskając klawisze CTRL+D.

•	Gotowy schemat poddaj analizie wybierając przycisk [image] na pasku zadań ANLIZA.


Wstaw
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Wstaw

Wstawienie nowej gałęzi do schematu.

Polecenie Wstaw dostępne jest w tematycznie podzielonej opcji Menu głównego, a także bezpośrednio na pasku zadań WSTAW.

Wykonanie polecenia powoduje dodanie nowej gałęzi do schematu i umiejscowienie jej w lewym górnym narożniku okna roboczego.

Dostępne typy gałęzi:

−	źródło napięcia (E) z szeregową rezystancją (R) – SEM,

−	rezystancja	R,

−	indukcyjność	L,

−	pojemność	C,

−	linia łącząca.

Nowo wstawionej gałęzi nadawane są domyślne wartości parametrów, które można zmienić poleceniem Edytuj parametry.


Zamień
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Zamień

Zamiana typu i orientacji aktualnie zaznaczonej gałęzi na inne.

Polecenie jest dostępne w Menu głównym (Edycja|Zamień na...), na pasku zadań EDYCJA i w menu podręcznym.

Wykonanie polecenia zmienia wybiórczo wartości parametrów jeśli zmieniony został typ gałęzi.

Polecenie nie ma następstw jeśli brak jest zaznaczonych gałęzi.


Edycja parametrów
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Edycja parametrów pojedynczej gałęzi   CTRL+E

Uruchamia dialog pozwalający na zmianę parametrów zaznaczonej gałęzi adekwatnie do jej typu.

Polecenie dostępne w menu głównym (Edycja|Edytuj parametry...), na pasku zadań EDYCJA i w menu podręcznym.

Uruchomiony dialog posiada pola edycyjne do modyfikacji wartości parametrów zaznaczonej gałęzi. Są to:

−	wartości R, L, C dla elementów biernych,

−	amplituda (E) i faza początkowa (ß) dla elementów SEM.

Ponadto dialog posiada przycisk [...] udostępniający formularz wyboru rodzaju funkcji SEM. Funkcję wybiera się z listy. Proces wyboru wspomagany jest wizualizacją zaznaczonej funkcji na wykresie. Można na bieżąco obserwować przebieg funkcji SEM podczas zadawania różnych wartości amplitudy i fazy początkowej. Powrót do podstawowego dialogu edycji parametrów następuje po naciśnięciu przycisku Powrót [image] .


Zaznaczanie gałęzi
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Zaznaczanie gałęzi

•	Aby zaznaczyć pojedynczą gałąź wystarczy umieścić nad nią kursor myszy. Parametry tej gałęzi wyświetlane są na pasku statusowym, na dole okna edytora.

•	Aby zaznaczyć grupę elementów zakreśl myszą z wciśniętym lewym przyciskiem i jednocześnie przytrzymanym klawiszem SHIFT prostokątny obszar na schemacie.

•	Wykonanie powyższej czynności na grupie zaznaczonych (i/lub niezaznaczonych) gałęzi powoduje odwrócenie zaznaczenia.

•	Aby dołączyć lub wyłączyć z zaznaczonej grupy pojedyncze elementy - kliknij na nich kolejno myszą z jednocześnie przytrzymanym klawiszem CTRL.

•	Zaznaczenie grupy gałęzi wyłącza mechanizm samoczynnej selekcji opisany w pierwszym punkcie.

•	Chwilowe zablokowanie mechanizmu samoczynnej selekcji przy przemieszczaniu kursora myszy nad elementami schematu można osiągnąć przez przytrzymanie klawisza CTRL lub SHIFT (przydatne np. w przypadku potrzeby skorzystania z menu lub pasków zadań w sytuacji, kiedy potrzebne jest podtrzymanie bieżącego zaznaczenia; alternatywą jest skorzystanie ze skrótów klawiaturowych).

Polecenia zaznaczania dostępne w Menu głównym (Edycja) to:

•	Zaznacz wszystko          CTRL+A

•	Odwróć zaznaczenie      CTRL+I

•	Zlikwiduj zaznaczenie     CTRL+D


Przemieszczanie
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Przemieszczanie

Zmiana położenia pojedynczej lub wyselekcjonowanej grupy gałęzi.

Aby ulokować pojedynczą gałąź w pożądanym miejscu należy umieścić na niej kursor myszy, nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk myszy, przeciągnąć w nowe miejsce i zwolnić przycisk myszy.

Tak samo można postąpić z zaznaczoną grupą gałęzi.

W ramach operacji dokonywana jest kontrola położenia elementów schematu w granicach obszaru roboczego, a w następstwie ewentualna korekta.

Wizualna efektywność operacji przemieszczania elementów spada ze wzrostem liczebności zaznaczonej grupy zależnie od wydajności sprzętowej systemu. Efektywność jest lepsza przy włączonym stałym skoku przemieszczenia.


Usuń
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Usuń   CTRL+Del

Usuwanie pojedynczej lub zaznaczonej grupy gałęzi

Polecenie dostępne w menu głównym (Edycja|Usuń), na pasku zadań EDYCJA i w menu podręcznym.

Polecenie nie ma następstw jeśli brak jest zaznaczonych gałęzi.


Usuń wszystko
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Usuń wszystko   SHIFT+Del

Usuwanie wszystkich gałęzi obwodu.

Polecenie dostępne w menu głównym (Edycja|Usuń wszystko), na pasku zadań EDYCJA i w menu podręcznym.

Polecenie nie ma następstw jeśli brak jest zaznaczonych gałęzi.


Skok
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Skok   F9

Przełączanie trybu przemieszczania gałęzi: skokowo/płynnie

Polecenie dostępne w menu głównym (Edycja|Skok), na pasku zadań EDYCJA i w menu podręcznym.


Blokuj
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Blokuj   CTRL+B

Blokowanie/odblokowywanie położenia elementów obwodu w celu zabezpieczenia przed przypadkowym przeciągnięciem.

Polecenie dostępne w menu głównym (Edycja|Blokuj), na pasku zadań EDYCJA i w menu podręcznym.

Blokowanie schematu aktywizuje się automatycznie w przypadku pozytywnego zakończenia analizy obwodu. Wyniki obliczeń są dostępne do chwili wyłączenia blokowania.


Wyrównaj
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Wyrównaj   F8

Wyrównywanie wzajemnego położenia elementów schematu.

Polecenie dostępne w menu głównym (Edycja|Wyrównaj), na pasku zadań EDYCJA i w menu podręcznym.

W trakcie wykonania polecenia nie skonsolidowane pozostaną takie gałęzie, których węzły są oddalone połowę lub więcej długości pionowych gałęzi od najbliższych węzłów spójnej części schematu.

Polecenie aktywizuje się samoczynnie każdorazowo przed operacjami numerowania węzłów i analizy.


Numeruj
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Numeruj

Numerowanie węzłów

Polecenie dostępne w menu głównym (Analiza|Numeruj węzły) i na pasku zadań ANALIZA.


Kopiuj
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Kopiuj   CTRL+C

Kopiowanie pojedynczej lub zaznaczonej grupy gałęzi.

Polecenie dostępne w menu głównym (Edycja|Kopiuj), na pasku zadań EDYCJA i w menu podręcznym.

Wskutek polecenia w pamięci podręcznej programu zostanie utworzona kopia zaznaczonych gałęzi.


Wklej
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Wklej   CTRL+V

Wklejanie uprzednio skopiowanych gałęzi.

Polecenie dostępne w menu głównym (Edycja|Wklej), na pasku zadań EDYCJA i w menu podręcznym.

Na skutek polecenia w tych samych co oryginały współrzędnych względnych okna (z niewielkim przesunięciem) zostaną umieszczone kopie gałęzi.


Powiększ/Pomniejsz
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

 	Powiększ/Pomniejsz

Powiększanie/pomniejszanie widoku schematu

Polecenia dostępne w menu głównym (Widok|Powieksz/Pomniejsz) i na pasku zadań WIDOK.

Widok obszaru roboczego edytora zostanie powiększony/pomniejszony z zachowaniem (o ile to możliwe) zgodności położenia schematu względem lewego górnego narożnika okna.

W rozwijalnym polu typu „combo” na pasku WIDOK wyświetlany jest w pikselach rozmiar jednostki rysunkowej – wysokość pionowego symbolu gałęzi zawsze wynosi cztery jednostki. Samo pole „combo” także może służyć jako narzędzie powiększania/pomniejszania.


Kolor zaznaczania
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Kolor zaznaczania   CTRL+K

Wybór koloru zaznaczania gałęzi.

Polecenie dostępne w menu głównym (Widok|Kolor) i na pasku zadań WIDOK.

Polecenie uruchamia standardowy dialog wyboru koloru, który będzie używany do zaznaczania gałęzi.


Czcionki
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Czcionki   CTRL+F

Wybór czcionki używanej do wyświetlania opisów schematu.

Polecenie dostępne w menu głównym (Widok|Czcionki) i na pasku zadań WIDOK.


Cyfr po przecinku
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Cyfr po przecinku

Ustalanie ilości miejsc dziesiętnych w liczbach wyświetlanych w programie.


Nowy
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Nowy   CTRL+N

Rozpoczęcie pracy z nowym pustym schematem.

Polecenie dostępne w menu głównym (Plik|Nowy) i na pasku zadań PLIK

Jeśli w edytorze egzystuje niezapisany schemat – program przed wyczyszczeniem przestrzeni roboczej zażąda potwierdzenia.


Otwórz/Zachowaj/Zachowaj jako
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Otwórz   F3/Zachowaj   F2/Zachowaj jako

Zapis/odczyt schematu do/z pliku dyskowego.

Polecenie dostępne w menu głównym (Plik|Otwórz/Zachowaj/Zachowaj jako) i na pasku zadań PLIK

Uaktywniony zostanie standardowy dialog odczytu/zapisu do/z pliku dyskowego. Dialog będzie pominięty tylko w przypadku, gdy znana już jest nazwa pliku, a użytkownik wybrał polecenie Zachowaj. Domyślnym rozszerzeniem nazwy plików ze schematami jest .SCH.


Analiza

Ogólnie

przycisk ANALIZA

przycisk POKAŻ RÓWNANIE

przycisk ZAPISZ

pole edycji „T=”

pole edycji „p=”

przycisk Powrót


Analiza ogólnie
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Analiza – ogólnie

Otwarcie panelu analizy wprowadzonego obwodu jest możliwe jeśli obwód stanowi graf mocno spójny (bez wiszących węzłów i izolowanych grup lub pojedynczych gałęzi).

Panel analizy otwiera się po wyborze pozycji (Analiza|Obliczenia) w menu lub wyborze przycisku [image] na pasku zadań ANALIZA.

Na panel analizy składają się:

−	arkusz danych, w którym można dokonać edycji parametrów gałęzi,

−	pasek zadań z elementami:

o	przycisk ANALIZA uruchamiający cykl obliczeń

o	przycisk POKAŻ RÓWNANIE

o	przycisk ZAPISZ umożliwiający zapis zawartości arkusza do pliku tekstowego

o	pole edycji „T=”

o	pole edycji „p=”

o	przycisk Powrót

−	legenda – opis oznaczeń kolumn arkusza.

Po wykonaniu obliczeń wyniki umieszczane są w arkuszu danych, schemat jest blokowany, kreślone jest strzałkowanie prądów i napięć; jest ono utrzymywane do chwili wyłączenia blokowania schematu.

Dozwolony zakres wartości wpisywanych w polu „p=” ograniczono do <3,15>. Z uwagi, że określa on ilość składowych harmonicznych w szeregu Fouriera (Nh=2^p) wynika fakt silnego wpływu na dokładność, czasochłonność i „pamięciożerność” procedur obliczeniowych. Optymalna wartość powinna być najmniejsza spośród zapewniających dostateczną dokładność – jest ona uzależniona od parametrów obwodu. Należy mieć świadomość, że nawet umiarkowane wymagania precyzji przy niewielkich stałych czasowych obwodu mogą wymuszać zaangażowania znacznych ilości składowych harmonicznych.


przycisk Analiza
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

przycisk Analiza

Uruchamia cykl obliczeń:

−	rozwinięcie funkcji okresowych źródeł napięcia w trygonometryczne szeregi Fouriera (algorytmem FFT Cooleya-Tukeya),

−	zastosowanie metody potencjałów węzłowych w postaci symbolicznej do wyznaczenia zespolonych współczynników szeregów Fouriera prądów i napięć gałęziowych,

−	odwrotna transformacja szeregów Fouriera prądów i napięć gałęziowych w celu uzyskania oryginałów ich funkcji (algorytmem FFT Cooleya-Tukeya),

−	obliczenia mocy poszczególnych gałęzi.

Po wykonaniu obliczeń w arkuszu danych prezentowane są wyniki liczbowe.


przycisk POKAŻ RÓWNANIE
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

przycisk POKAŻ RÓWNANIE

Uaktywnia formularz z edytorem tekstu, w którym wygenerowano:

−	układ równań metody potencjałów węzłowych dla obwodu,

−	macierz admitancji z wartościami obliczonymi dla pierwszej częstotliwości harmonicznej,

−	wartości wektora wymuszeń dla pierwszej harmonicznej,

−	wartości potencjałów węzłowych dla pierwszej harmonicznej.

Pasek zadań formularza zawiera dwa przyciski:

o	przycisk ZAPISZ

o	przycisk Powrót


przycisk ZAPISZ
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

przycisk ZAPISZ

Uruchamia dialog zapisu pliku, do którego włączone będą dane zawarte w bieżącym formularzu w formacie tekstowym.


pole edycji „T=”
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

pole edycji „T=”

Umożliwia zmianę okresu (podawanego w sekundach) wspólnego dla wszystkich zasilających źródeł napięcia w obwodzie.


pole edycji „p=”
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

pole edycji „p=”

Umożliwia zmianę „gęstości” próbkowania funkcji okresowych napięć zasilających obwodu, a tym samym ilość częstotliwości harmonicznych szeregów Fouriera, w jakie zostaną one rozwinięte. Ilość tę (Nh) określa warość liczby 2 podniesiona do potęgi p.

Nh=2^p

Uwagi


przycisk POWRÓT
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

przycisk POWRÓT

Zamyka bieżący formularz i powraca do poprzedniego.


Wyniki

Wyniki – ogólnie

Tabela wyników

Równania

Wykres


Wyniki - ogólnie
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Wyniki – ogólnie

Procedury analizy obliczają dla każdej gałęzi:

−	wartości chwilowe natężenia prądu (próbkowane wewnątrz okresu T co odcinek czasu wynikający z ustawień w panelu analizy parametru p),

−	wartości chwilowe napięcia na impedancji gałęzi (próbkowane jw.),

−	wartość skuteczną prądu,

−	wartość skuteczną napięcia,

−	moc czynną,

−	moc bierną (wg Budeanu),

−	moc deformacji,

−	moc modułową.

Powyższe obliczenia prezentowane są w postaci tabel i wykresów.

Ponadto program generuje w postaci tekstu układ równań metody potencjałów węzłowych dla niezerowych częstotliwości harmonicznych.

Wszystkie formy prezentacji wyników można zapisać do plików o odpowiednich do treści formatach (TXT, BMP, WMF, EMF).


Tabela wyników
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Tabela wyników

Po wykonaniu obliczeń w arkuszu danych panelu analizy prezentowane są m.in. wyniki liczbowe:

Usk	– napiecie skuteczne,

Isk	– prąd skuteczny,

P	– moc czynna

Q	– moc bierna (wg Budeanu)

D	– moc deformacji,

Pm	– moc modułową.

Przycisk [image] ZAPISZ na pasku zadań panelu analizy uruchamia dialog zapisu pliku, do którego włączone będą dane zawarte w arkuszu w formacie tekstowym.


Równania
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Równania

Przycisk [image] POKAŻ RÓWNANIE umiejscowiony na pasku zadań panelu analizy uaktywnia formularz z edytorem tekstu, w którym wygenerowano:

−	układ równań metody potencjałów węzłowych dla obwodu,

−	macierz admitancji z wartościami obliczonymi dla pierwszej częstotliwości harmonicznej,

−	wartości wektora wymuszeń dla pierwszej harmonicznej,

−	wartości potencjałów węzłowych dla pierwszej harmonicznej.

Pasek zadań formularza zawiera dwa przyciski:

o	przycisk ZAPISZ

o	przycisk Powrót


Wykres
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Wykres   F5

Aktywizacja formularza jest dostępna (po wykonaniu obliczeń) w menu głównym (Widok|Pokaż wyniki...), na pasku zadań WIDOK i w menu podręcznym.

Formularz z wykresem posiada trzy obszary: pasek zadań wykresu, obszar kreślenia i belkę statusową. Zarówno pozycja jak i wymiar samego formularza może być dowolnie modyfikowany.

Zauważ, że aby zobaczyć wykres dla kolejnej gałęzi wystarczy umieścić nad nią kursor myszy.

Aby zblokować samoczynne zaznaczanie gałęzi podczas przemieszczania myszy - przyciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL lub SHIFT.

Poszczególne elementy paska zadań realizują następujące polecenia programu:

powiększ wykres,

pomniejsz wykres,

przywróć domyślne skalowanie,

włącz/wyłącz wyświetlanie znaczników,

pokaż/ukryj wykres czasowy prądu,

pokaż/ukryj wykres czasowy napięcia,

pokaż/ukryj wykres czasowy SEM,

zapisz wykres do pliku graficznego (do wyboru formaty BMP, WMF, EMF)

zmień grubość linii,

zamknij formularz wykresu.

•	Aby powiększyć wybrany fragment wykresu zakreśl ten obszar kursorem myszy (tzn. przesuń mysz z przyciśniętym lewym przyciskiem) od lewego górnego do prawego dolnego narożnika.

•	Aby zobaczyć w obszarze kreślenia pożądany fragment powiększonego wykresu przeciągnij go myszą z przytrzymanym prawym klawiszem w odpowiednim kierunku.

•	Aby dostosować skalę wykresu do wymiarów obszaru kreślenia zakreśl obszar wykresu w kierunku od prawego dolnego do lewego górnego narożnika. (W przeciwieństwie do tej opcji - użycie przycisku [image] uwzględnia 5% margines wokół obszaru kreślenia).

Belka statusowa prezentuje dane liczbowe dotyczące zaznaczonej gałęzi:

Usk	– napiecie skuteczne,

Isk	– prąd skuteczny,

P	– moc czynna

Q	– moc bierna (wg Budeanu)

D	– moc deformacji,

Pm	– moc modułową.


Obsługa interfejsu

Ogólnie

Pasek zadań MENU

Pasek zadań PLIK

Pasek zadań WSTAW

Pasek zadań WIDOK

Pasek zadań EDYCJA

Pasek zadań ANALIZA

Menu podręczne

Skróty klawiaturowe


Obsługa interfejsu
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Obsługa interfejsu programu - ogólnie

Elementami sterującymi programu są:

−	menu główne,

−	paski zadań,

−	menu podręczne,

−	skróty klawiaturowe.

Większość czynności dostępnych w programie osiągalna jest poprzez więcej niż jeden z wymienionych powyżej sposobów.

Menu główne osiągalne jest poprzez naciśnięcie na wybranej opcji lewego przycisku myszy, lub przytrzymanie na klawiaturze wciśniętego klawisza Alt i naciśnięcie klawisza z literą podkreśloną w nazwie wybranej opcji menu, a następnie wybór pozycji klawiszami strzałkowymi i klawiszem ENTER. Menu umiejscowione jest na pasku zadań MENU.

Paski zadań obsługiwane są przy użyciu myszy. Można je w dość dowolny sposób włączać, wyłączać i dokować (co w tym przypadku oznacza możliwość zaczepiania przy dowolnie wybranej krawędzi okna aplikacji).

Menu podręczne aktywizuje się po najechaniu myszą na wybrany element wizualny programu i naciśnięciu prawego klawisza myszy.

Niektóre procedury programu mają przypisany skrót klawiaturowy, po naciśnięciu którego procedura aktywizuje się.


Pasek zadań MENU
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Pasek zadań  MENU   Plik   Wstaw   Widok   Edycja   Analiza   Pomoc

Struktura menu:

Plik	Wstaw	Widok	Edycja
Nowy	SEM	Powiększ	Edytuj parametry...
Otwórz	R	Pomniejsz	Zamień
Zachowaj	L	Kolor zaznaczania	Skok
Zachowaj jako	C	Czcionki	Wyrównaj
Koniec	Linia	Paski zadań	Blokuj
		Cyfr po przecinku	Kopiuj
		Pokaż wyniki gałęzi	Wklej
			Usuń
			Usuń wszystko
Analiza	Pomoc
Numeruj	O programie
Obliczenia	Tematy
	Pobierz kod rejestracyjny
	Zarejestruj program


Rejestracja

Po wyborze polecenia Pobierz kod rejestracyjny z menu głównego (Pomoc| Pobierz kod rejestracyjny) program pokaże ciąg znaków, który należy wysłać do autora w celu otrzymania klucza rejestracyjnego. Otrzymany klucz należy wpisać w polu edycyjnym osiągalnym po wyborze polecenia Zarejestruj program z menu głównego (Pomoc|Zarejestruj program).

Aby procedura rejestracji powiodła się:

a) po pobraniu kodu nie próbuj przeprowadzać analizy do czasu zarejestrowania,

b) nie pobieraj ponownie kodu rejestrującego.

W przeciwnym wypadku procedura wymagać będzie powtórzenia !


Pasek zadań PLIK
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Pasek zadań PLIK

Nowy

Otwórz

Zachowaj

Zachowaj jako

Koniec


Koniec   F10

Zakończenie działania programu


Pasek zadań WSTAW
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Pasek zadań WSTAW

Wybór elementu dodawanego do schematu poleceniem Wstaw.


Pasek zadań WIDOK
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Pasek zadań WIDOK

Powiększ

Pomniejsz

pole „combo”

Kolor zaznaczania

Czcionki

Pokaż wyniki gałęzi


Pasek zadań EDYCJA
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Pasek zadań EDYCJA

Edycja parametrów

Zamień

Skok

Wyrównaj

Blokuj

Kopiuj

Wklej

Usuń

Usuń wszystko


Pasek zadań ANALIZA
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Pasek zadań ANALIZA

Numeruj

Obliczenia


Menu podręczne
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Menu podręczne

Gałąź nr ...

Pokaż wyniki gałęzi

Edycja parametrów

Kopiuj

Wklej

Usuń

Zamień


Skróty klawiaturowe
O programie    Edycja schematu    Analiza    Wyniki    Obsługa interfejsu

Skróty klawiaturowe

Alt+A - Analiza

Alt+C - Pomoc

Alt+E – Edycja

Alt+P - Plik

Alt+S - Wstaw

Alt+W - Widok

Ctrl+A – Zaznacz wszystkie

Ctrl+B - Blokuj

Ctrl+C - Kopiuj

Ctrl+D – Zlikwiduj zaznaczenie

Ctrl+Del - Usuń

Ctrl+E – Edycja parametrów gałęzi

Ctrl+F - Czcionka

Ctrl+I – Odwróć zaznaczenie

Ctrl+K – Kolor zaznaczenia

Ctrl+N – Nowy schemat

Ctrl+V - Wklej

F1 - Pomoc

F10 - Koniec

F2 - Zachowaj

F3 - Otwórz

F5 – Pokaż wyniki gałęzi

F8 - Wyrównaj

F9 - Skok

Shift+Del – Usuń wszystko